Handset Manager Upgrade Version

Versione upgrade di Software

  • A causa delle dimensioni della guida per l'utente di software (circa 2 Megabyte) per ogni lingua, per velocizzare il download, la versione upgrade di software non contiene la guida per l'utente.
  • Puoi scaricare la guida per l'utente per ogni lingua dal sito web.
  • www.mobileaction.com